pp电子

pp电子2025年半年度工作会议

2025-07-13 09:04:27 pp电子集团股份有限公司 浏览次数 1034

7月12日,pp电子集团2025年半年度工作会议在凤凰湖总部顺利召开,集团党委书记、董事长庄耀中,控股集团董事长庄奎龙等领导出席大会,公司科助级及以上人员近700人参加,各基地以观看直播形式参与。


董事长庄耀中作集团2025半年度报告

各中高层管理人员围绕分管领域,系统总结了2025年上半年取得的工作成效与突破,客观分析存在的不足与改进措施。同时,严格对标年度目标任务要求,科学谋划下半年重点工作,提出具有前瞻性和可操作性的发展思路、具体目标和实施路径,为全面夺取2025年度战略胜利奠定坚固阵地。


各中高层管理人员围绕分管领域,系统总结了2025年上半年取得的工作成效与突破,客观分析存在的不足与改进措施。同时,严格对标年度目标任务要求,科学谋划下半年重点工作,提出具有前瞻性和可操作性的发展思路、具体目标和实施路径,为全面夺取2025年度战略胜利奠定坚固阵地。

在《光辉之路》歌声中,此次会议圆满结束。


【网站地图】【sitemap】